import NavBarNormal from "@/components/nav-bar-normal";
import PageCustom from "@/components/page-custom/index";

import { Image, Text, View } from "@tarojs/components";
import Logo from '@/components/logo'
import TopBar from './components/top-bar'
import { useAgentStore } from '@/store/agentStore'
import { useEffect } from "react";
import Taro, { useRouter } from "@tarojs/taro";
import { uploadFile } from "@/utils/http";
import { EUploadFileScene } from "@/consts/enum";
export default function Index() {

  const router = useRouter();
  const { agentId } = router.params;
 
  const {fetchAgent} = useAgentStore()


  useEffect(()=> {
    if(agentId){
      fetchAgent(agentId)
    }
  }, [agentId])
  // const renderFloatingTips = () => {
  //   return isShared ? <FloatingTips></FloatingTips> : <></>;
  // };

  const FILE_LIMIT = 100 * 1024 * 1024 // 100MB
  const handleClick = async () => {
    // const res = await Taro.chooseMessageFile({
    //   count: 1,
    //   type: 'file',
    // })

    // const file = res.tempFiles[0]
    // if (file.size >= FILE_LIMIT) {
    //   Taro.showToast({
    //     title: '文件大小超过限制',
    //     icon: 'error',
    //     duration: 1500,
    //   })
    //   throw new Error('File size exceeds limit')
    // }
    // const r = await uploadFile(file.path, EUploadFileScene.DOC)
    // console.log(r, 4444)
  }
  
  return (
    <PageCustom>
      <View className="w-full">
        <NavBarNormal scrollFadeIn showBgColor leftColumn={Logo}></NavBarNormal>
        <TopBar></TopBar>
        <View onClick={handleClick}>helloworld</View>
        <View className="p-16">
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        <View className="rounded-12 bg-white p-24">
        杭州茗视佳眼科，引入先进的精品专项医院运营模式，引进了阿玛仕1050rs、新版蔡司、生物力学分析仪、欧堡眼底照相等国际先进设备，汇聚浙一浙二的顶级近视手术专家手术。开展Smart全激光、半飞秒、全飞秒、ICL晶体植入以及多焦点人工晶体置换手术。
        </View>
        </View>
      </View>
    </PageCustom>
  );
}
